-- =====================================================
-- 隐藏指定系统菜单（与菜单管理界面中圈出的项一致）
-- 显示状态：0=显示 1=隐藏
-- 幂等，可重复执行
--
-- 在 192.168.71.56 服务器上执行（更新程序使用的库 pguser-db@8.148.25.55）：
--   1. 上传本文件到服务器：scp scripts/sql/V1.0.7__hide_system_menus.sql root@192.168.71.56:/opt/pangu-user-platform/scripts/
--   2. ssh root@192.168.71.56
--   3. mysql -h 8.148.25.55 -uroot -p pguser-db < /opt/pangu-user-platform/scripts/V1.0.7__hide_system_menus.sql
-- 执行后管理员重新登录或刷新菜单后即可生效。
-- =====================================================

-- Admin监控、任务调度中心、系统工具、租户管理、PLUS官网、测试菜单及其子菜单
UPDATE sys_menu SET visible = '1' WHERE menu_id IN (
    117,   -- Admin监控
    120,   -- 任务调度中心
    3,     -- 系统工具
    6,     -- 租户管理（目录）
    121,   -- 租户管理（页面）
    4,     -- PLUS官网
    5,     -- 测试菜单（目录）
    1500,  -- 测试单表
    1501, 1502, 1503, 1504, 1505,  -- 测试单表按钮
    1506,  -- 测试树表
    1507, 1508, 1509, 1510, 1511   -- 测试树表按钮
);
