-- ============================================================
-- 重置分公司用户 wuhan 的登录密码为 admin123
-- 使用方式：在对应库中执行本脚本后，用 wuhan / admin123 登录
-- ============================================================

USE `pguser-db`;

-- 与 init 脚本中相同的 BCrypt 哈希（admin123）
UPDATE sys_user
SET password = '$2a$10$7JB720yubVSZvUI0rEqK/.VqGOZTH.ulu33dHOiBE8ByOhJIrdAu2'
WHERE user_name = 'wuhan';

-- 若上面影响行数为 0，说明 wuhan 用户不存在，请先执行 system_init_data.sql 初始化
